<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			console.warn('当前组件仅支持 uni_modules 目录结构 ，请升级 HBuilderX 到 3.1.0 版本以上！')
			console.log('App Launch')
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import '@/uni_modules/uni-scss/index.scss';
	/* #ifndef APP-NVUE */
	@import '@/static/iconfont.css';
	// 设置整个项目的背景色
	page {
		background-color: #fff;
	}
	/* #endif */
	.status_bar{
		height: 25px;
		/* #ifndef H5 */
		height: calc(var(--status-bar-height) + 40rpx) ;
		/* #endif */
	}	
</style>
