<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			console.warn('当前组件仅支持 uni_modules 目录结构 ，请升级 HBuilderX 到 3.1.0 版本以上！')
			console.log('App Launch')
		},
		onShow: function() {
			this.updateApp()
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		},
		methods:{
			updateApp(){
				try{
					const updateManager = uni.getUpdateManager();
					updateManager.onCheckForUpdate(function (res) {
					  // 请求完新版本信息的回调
					  console.log(res.hasUpdate);
					});
					updateManager.onUpdateReady(function (res) {
					  uni.showModal({
						title: '更新提示',
						content: '新版本已经准备好，是否重启应用？',
						success(res) {
						  if (res.confirm) {
							// 新的版本已经下载好，调用 applyUpdate 应用新版本并重启
							updateManager.applyUpdate();
						  }
						}
					  });
					});
					updateManager.onUpdateFailed(function (res) {
					  // 新的版本下载失败
					});					
				}catch(err){
					console.log(err)
				}

			}
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import '@/uni_modules/uni-scss/index.scss';
	/* #ifndef APP-NVUE */
	@import '@/static/customicons.css';
	// 设置整个项目的背景色
	page {
		background-color: #f5f5f5;
	}

	/* #endif */
	.example-info {
		font-size: 14px;
		color: #333;
		padding: 10px;
	}
</style>
